;
; Definition file of libtiff-6.dll
; Automatic generated by gendef 1.1
; written by Kai Tietz 2008
; The def file has to be processed by --kill-at (-k) option of dlltool or ld
;
LIBRARY "libtiff-6.dll"
EXPORTS
LogL10fromY
LogL10toY
LogL16fromY
LogL16toY
LogLuv24fromXYZ
LogLuv24toXYZ
LogLuv32fromXYZ
LogLuv32toXYZ
TIFFAccessTagMethods
TIFFCIELab16ToXYZ
TIFFCIELabToRGBInit
TIFFCIELabToXYZ
TIFFCheckTile
TIFFCheckpointDirectory
TIFFCleanup
TIFFClientOpen
TIFFClientOpenExt
TIFFClientdata
TIFFClose
TIFFComputeStrip
TIFFComputeTile
TIFFCreateCustomDirectory
TIFFCreateDirectory
TIFFCreateEXIFDirectory
TIFFCreateGPSDirectory
TIFFCurrentDirOffset
TIFFCurrentDirectory
TIFFCurrentRow
TIFFCurrentStrip
TIFFCurrentTile
TIFFDataWidth
TIFFDefaultDirectory
TIFFDefaultStripSize
TIFFDefaultTileSize
TIFFDeferStrileArrayWriting
TIFFError
TIFFErrorExt
TIFFErrorExtR
TIFFFaxBlackCodes DATA
TIFFFaxBlackTable DATA
TIFFFaxMainTable DATA
TIFFFaxWhiteCodes DATA
TIFFFaxWhiteTable DATA
TIFFFdOpen
TIFFFdOpenExt
TIFFFieldDataType
TIFFFieldIsAnonymous
TIFFFieldName
TIFFFieldPassCount
TIFFFieldReadCount
TIFFFieldSetGetCountSize
TIFFFieldSetGetSize
TIFFFieldTag
TIFFFieldWithName
TIFFFieldWithTag
TIFFFieldWriteCount
TIFFFileName
TIFFFileno
TIFFFillStrip
TIFFFillTile
TIFFFindCODEC
TIFFFindField
TIFFFlush
TIFFFlushData
TIFFFlushData1
TIFFForceStrileArrayWriting
TIFFFreeDirectory
TIFFGetBitRevTable
TIFFGetClientInfo
TIFFGetCloseProc
TIFFGetConfiguredCODECs
TIFFGetField
TIFFGetFieldDefaulted
TIFFGetMapFileProc
TIFFGetMode
TIFFGetReadProc
TIFFGetSeekProc
TIFFGetSizeProc
TIFFGetStrileByteCount
TIFFGetStrileByteCountWithErr
TIFFGetStrileOffset
TIFFGetStrileOffsetWithErr
TIFFGetTagListCount
TIFFGetTagListEntry
TIFFGetUnmapFileProc
TIFFGetVersion
TIFFGetWriteProc
TIFFHashSetDestroy
TIFFHashSetInsert
TIFFHashSetLookup
TIFFHashSetNew
TIFFHashSetRemove
TIFFHashSetSize
TIFFInitCCITTFax3
TIFFInitCCITTFax4
TIFFInitCCITTRLE
TIFFInitCCITTRLEW
TIFFInitDumpMode
TIFFInitJPEG
TIFFInitLZW
TIFFInitNeXT
TIFFInitPackBits
TIFFInitSGILog
TIFFInitThunderScan
TIFFInitWebP
TIFFInitZIP
TIFFIsBigEndian
TIFFIsBigTIFF
TIFFIsByteSwapped
TIFFIsCODECConfigured
TIFFIsMSB2LSB
TIFFIsTiled
TIFFIsUpSampled
TIFFJPEGIsFullStripRequired
TIFFLastDirectory
TIFFMergeFieldInfo
TIFFNumberOfDirectories
TIFFNumberOfStrips
TIFFNumberOfTiles
TIFFOpen
TIFFOpenExt
TIFFOpenOptionsAlloc
TIFFOpenOptionsFree
TIFFOpenOptionsSetErrorHandlerExtR
TIFFOpenOptionsSetMaxCumulatedMemAlloc
TIFFOpenOptionsSetMaxSingleMemAlloc
TIFFOpenOptionsSetWarningHandlerExtR
TIFFOpenW
TIFFOpenWExt
TIFFPredictorCleanup
TIFFPredictorInit
TIFFPrintDirectory
TIFFRGBAImageBegin
TIFFRGBAImageEnd
TIFFRGBAImageGet
TIFFRGBAImageOK
TIFFRasterScanlineSize
TIFFRasterScanlineSize64
TIFFRawStripSize
TIFFRawStripSize64
TIFFReadBufferSetup
TIFFReadCustomDirectory
TIFFReadDirectory
TIFFReadEXIFDirectory
TIFFReadEncodedStrip
TIFFReadEncodedTile
TIFFReadFromUserBuffer
TIFFReadGPSDirectory
TIFFReadRGBAImage
TIFFReadRGBAImageOriented
TIFFReadRGBAStrip
TIFFReadRGBAStripExt
TIFFReadRGBATile
TIFFReadRGBATileExt
TIFFReadRawStrip
TIFFReadRawTile
TIFFReadScanline
TIFFReadTile
TIFFRegisterCODEC
TIFFReverseBits
TIFFRewriteDirectory
TIFFScanlineSize
TIFFScanlineSize64
TIFFSetClientInfo
TIFFSetClientdata
TIFFSetCompressionScheme
TIFFSetDirectory
TIFFSetErrorHandler
TIFFSetErrorHandlerExt
TIFFSetField
TIFFSetFileName
TIFFSetFileno
TIFFSetMode
TIFFSetSubDirectory
TIFFSetTagExtender
TIFFSetWarningHandler
TIFFSetWarningHandlerExt
TIFFSetWriteOffset
TIFFSetupStrips
TIFFStripSize
TIFFStripSize64
TIFFSwabArrayOfDouble
TIFFSwabArrayOfFloat
TIFFSwabArrayOfLong
TIFFSwabArrayOfLong8
TIFFSwabArrayOfShort
TIFFSwabArrayOfTriples
TIFFSwabDouble
TIFFSwabFloat
TIFFSwabLong
TIFFSwabLong8
TIFFSwabShort
TIFFTileRowSize
TIFFTileRowSize64
TIFFTileSize
TIFFTileSize64
TIFFUnRegisterCODEC
TIFFUnlinkDirectory
TIFFUnsetField
TIFFVGetField
TIFFVGetFieldDefaulted
TIFFVSetField
TIFFVStripSize
TIFFVStripSize64
TIFFVTileSize
TIFFVTileSize64
TIFFWarning
TIFFWarningExt
TIFFWarningExtR
TIFFWriteBufferSetup
TIFFWriteCheck
TIFFWriteCustomDirectory
TIFFWriteDirectory
TIFFWriteEncodedStrip
TIFFWriteEncodedTile
TIFFWriteRawStrip
TIFFWriteRawTile
TIFFWriteScanline
TIFFWriteTile
TIFFXYZToRGB
TIFFYCbCrToRGBInit
TIFFYCbCrtoRGB
XYZtoRGB24
_TIFFBuiltinCODECS DATA
_TIFFCastUInt64ToSSize
_TIFFCheckDirNumberAndOffset
_TIFFCheckFieldIsValidForCodec
_TIFFCheckMalloc
_TIFFCheckRealloc
_TIFFClampDoubleToFloat
_TIFFClampDoubleToUInt32
_TIFFCleanupIFDOffsetAndNumberMaps
_TIFFCreateAnonField
_TIFFDefaultStripSize
_TIFFDefaultTileSize
_TIFFErrorEarly
_TIFFFax3fillruns
_TIFFFillStriles
_TIFFFindOrRegisterField
_TIFFGetDirNumberFromOffset
_TIFFGetExifFields
_TIFFGetFields
_TIFFGetGpsFields
_TIFFGetOffsetFromDirNumber
_TIFFMergeFields
_TIFFMultiply32
_TIFFMultiply64
_TIFFMultiplySSize
_TIFFNoPostDecode
_TIFFNoPreCode
_TIFFNoRowDecode
_TIFFNoRowEncode
_TIFFNoSeek
_TIFFNoStripDecode
_TIFFNoStripEncode
_TIFFNoTileDecode
_TIFFNoTileEncode
_TIFFPrintFieldInfo
_TIFFReadEncodedStripAndAllocBuffer
_TIFFReadEncodedTileAndAllocBuffer
_TIFFReadTileAndAllocBuffer
_TIFFRemoveEntryFromDirectoryListByOffset
_TIFFRewriteField
_TIFFSeekOK
_TIFFSetDefaultCompressionState
_TIFFSetupFields
_TIFFSwab16BitData
_TIFFSwab24BitData
_TIFFSwab32BitData
_TIFFSwab64BitData
_TIFFcalloc
_TIFFcallocExt
_TIFFerrorHandler DATA
_TIFFerrorHandlerExt DATA
_TIFFfree
_TIFFfreeExt
_TIFFgetMode
_TIFFmalloc
_TIFFmallocExt
_TIFFmemcmp
_TIFFmemcpy
_TIFFmemset
_TIFFprintAscii
_TIFFprintAsciiTag
_TIFFrealloc
_TIFFreallocExt
_TIFFsetByteArray
_TIFFsetByteArrayExt
_TIFFsetDoubleArray
_TIFFsetDoubleArrayExt
_TIFFsetFloatArray
_TIFFsetFloatArrayExt
_TIFFsetLongArray
_TIFFsetLongArrayExt
_TIFFsetShortArray
_TIFFsetShortArrayExt
_TIFFwarningHandler DATA
_TIFFwarningHandlerExt DATA
uv_decode
uv_encode
