;
; Definition file of libopenslide-1.dll
; Automatic generated by gendef 1.1
; written by Kai Tietz 2008
; The def file has to be processed by --kill-at (-k) option of dlltool or ld
;
LIBRARY "libopenslide-1.dll"
EXPORTS
openslide_cache_create
openslide_cache_release
openslide_close
openslide_detect_vendor
openslide_get_associated_image_dimensions
openslide_get_associated_image_icc_profile_size
openslide_get_associated_image_names
openslide_get_best_level_for_downsample
openslide_get_error
openslide_get_icc_profile_size
openslide_get_level0_dimensions
openslide_get_level_count
openslide_get_level_dimensions
openslide_get_level_downsample
openslide_get_property_names
openslide_get_property_value
openslide_get_version
openslide_open
openslide_read_associated_image
openslide_read_associated_image_icc_profile
openslide_read_icc_profile
openslide_read_region
openslide_set_cache
