;
; Definition file of libmatio-13.dll
; Automatic generated by gendef 1.1
; written by Kai Tietz 2008
; The def file has to be processed by --kill-at (-k) option of dlltool or ld
;
LIBRARY "libmatio-13.dll"
EXPORTS
Mat_CalcSingleSubscript
Mat_CalcSingleSubscript2
Mat_CalcSubscripts
Mat_CalcSubscripts2
Mat_Close
Mat_CreateVer
Mat_Critical
Mat_DebugMessage
Mat_Error
Mat_GetDir
Mat_GetFileAccessMode
Mat_GetFilename
Mat_GetHeader
Mat_GetLibraryVersion
Mat_GetVersion
Mat_Help
Mat_LogClose
Mat_LogInit
Mat_LogInitFunc
Mat_Message
Mat_Open
Mat_Rewind
Mat_SetDebug
Mat_SetVerbose
Mat_SizeOf
Mat_SizeOfClass
Mat_VarAddStructField
Mat_VarCalloc
Mat_VarCreate
Mat_VarCreateStruct
Mat_VarDelete
Mat_VarDuplicate
Mat_VarFree
Mat_VarGetCell
Mat_VarGetCells
Mat_VarGetCellsLinear
Mat_VarGetNumberOfFields
Mat_VarGetSize
Mat_VarGetStructField
Mat_VarGetStructFieldByIndex
Mat_VarGetStructFieldByName
Mat_VarGetStructFieldnames
Mat_VarGetStructs
Mat_VarGetStructsLinear
Mat_VarPrint
Mat_VarRead
Mat_VarReadData
Mat_VarReadDataAll
Mat_VarReadDataLinear
Mat_VarReadInfo
Mat_VarReadNext
Mat_VarReadNextInfo
Mat_VarReadNextInfoPredicate
Mat_VarReadNextPredicate
Mat_VarSetCell
Mat_VarSetStructFieldByIndex
Mat_VarSetStructFieldByName
Mat_VarWrite
Mat_VarWriteAppend
Mat_VarWriteData
Mat_VarWriteInfo
Mat_VerbMessage
Mat_Warning
