;
; Definition file of libdicom-1.dll
; Automatic generated by gendef 1.1
; written by Kai Tietz 2008
; The def file has to be processed by --kill-at (-k) option of dlltool or ld
;
LIBRARY "libdicom-1.dll"
EXPORTS
dcm_calloc
dcm_dataset_clone
dcm_dataset_contains
dcm_dataset_copy_tags
dcm_dataset_count
dcm_dataset_create
dcm_dataset_destroy
dcm_dataset_foreach
dcm_dataset_get
dcm_dataset_get_clone
dcm_dataset_insert
dcm_dataset_is_locked
dcm_dataset_lock
dcm_dataset_print
dcm_dataset_remove
dcm_dict_keyword_from_tag
dcm_dict_str_from_vr
dcm_dict_tag_from_keyword
dcm_dict_vr_class
dcm_dict_vr_from_str
dcm_element_clone
dcm_element_create
dcm_element_destroy
dcm_element_get_element_number
dcm_element_get_group_number
dcm_element_get_length
dcm_element_get_tag
dcm_element_get_value_binary
dcm_element_get_value_decimal
dcm_element_get_value_integer
dcm_element_get_value_sequence
dcm_element_get_value_string
dcm_element_get_vm
dcm_element_get_vr
dcm_element_is_multivalued
dcm_element_print
dcm_element_set_value_binary
dcm_element_set_value_decimal
dcm_element_set_value_integer
dcm_element_set_value_numeric_multi
dcm_element_set_value_sequence
dcm_element_set_value_string
dcm_element_set_value_string_multi
dcm_element_value_to_string
dcm_error_clear
dcm_error_code_name
dcm_error_code_str
dcm_error_get_code
dcm_error_get_message
dcm_error_get_summary
dcm_error_log
dcm_error_print
dcm_error_set
dcm_filehandle_create
dcm_filehandle_create_from_file
dcm_filehandle_create_from_memory
dcm_filehandle_destroy
dcm_filehandle_get_file_meta
dcm_filehandle_get_metadata_subset
dcm_filehandle_get_transfer_syntax_uid
dcm_filehandle_prepare_read_frame
dcm_filehandle_print
dcm_filehandle_read_frame
dcm_filehandle_read_frame_position
dcm_filehandle_read_metadata
dcm_frame_create
dcm_frame_destroy
dcm_frame_get_bits_allocated
dcm_frame_get_bits_stored
dcm_frame_get_columns
dcm_frame_get_high_bit
dcm_frame_get_length
dcm_frame_get_number
dcm_frame_get_photometric_interpretation
dcm_frame_get_pixel_representation
dcm_frame_get_planar_configuration
dcm_frame_get_rows
dcm_frame_get_samples_per_pixel
dcm_frame_get_transfer_syntax_uid
dcm_frame_get_value
dcm_free
dcm_get_version
dcm_getopt
dcm_init
dcm_io_close
dcm_io_create
dcm_io_create_from_file
dcm_io_create_from_memory
dcm_io_read
dcm_io_seek
dcm_is_encapsulated_transfer_syntax
dcm_is_private_tag
dcm_is_public_tag
dcm_is_valid_tag
dcm_is_valid_vr
dcm_is_valid_vr_for_tag
dcm_log_critical
dcm_log_debug
dcm_log_error
dcm_log_info
dcm_log_set_level
dcm_log_set_logf
dcm_log_warning
dcm_optarg DATA
dcm_opterr DATA
dcm_optind DATA
dcm_optopt DATA
dcm_optreset DATA
dcm_parse_dataset
dcm_parse_group
dcm_sequence_append
dcm_sequence_count
dcm_sequence_create
dcm_sequence_destroy
dcm_sequence_foreach
dcm_sequence_get
dcm_sequence_is_locked
dcm_sequence_lock
dcm_sequence_remove
dcm_vr_from_tag
