;
; Definition file of libaom.dll
; Automatic generated by gendef 1.1
; written by Kai Tietz 2008
; The def file has to be processed by --kill-at (-k) option of dlltool or ld
;
LIBRARY "libaom.dll"
EXPORTS
aom_codec_av1_cx
aom_codec_av1_cx_algo DATA
aom_codec_av1_dx
aom_codec_av1_dx_algo DATA
aom_codec_build_config
aom_codec_control
aom_codec_dec_init_ver
aom_codec_decode
aom_codec_destroy
aom_codec_enc_config_default
aom_codec_enc_config_set
aom_codec_enc_init_ver
aom_codec_encode
aom_codec_err_to_string
aom_codec_error
aom_codec_error_detail
aom_codec_get_caps
aom_codec_get_cx_data
aom_codec_get_frame
aom_codec_get_global_headers
aom_codec_get_preview_frame
aom_codec_get_stream_info
aom_codec_iface_name
aom_codec_peek_stream_info
aom_codec_set_cx_data_buf
aom_codec_set_frame_buffer_functions
aom_codec_set_option
aom_codec_version
aom_codec_version_extra_str
aom_codec_version_str
aom_film_grain_table_append
aom_film_grain_table_free
aom_film_grain_table_write
aom_flat_block_finder_init
aom_flat_block_finder_run
aom_free
aom_img_add_metadata
aom_img_alloc
aom_img_alloc_with_border
aom_img_flip
aom_img_free
aom_img_get_metadata
aom_img_metadata_alloc
aom_img_metadata_array_alloc
aom_img_metadata_array_free
aom_img_metadata_free
aom_img_num_metadata
aom_img_plane_height
aom_img_plane_width
aom_img_remove_metadata
aom_img_set_rect
aom_img_wrap
aom_malloc
aom_noise_model_get_grain_parameters
aom_noise_model_init
aom_noise_model_save_latest
aom_noise_model_update
aom_obu_type_to_string
aom_rb_bytes_read
aom_rb_read_bit
aom_rb_read_literal
aom_rb_read_uvlc
aom_read_obu_header
aom_read_obu_header_and_size
aom_uleb_decode
aom_uleb_encode
aom_uleb_encode_fixed_size
aom_uleb_size_in_bytes
aom_wb_bytes_written
aom_wb_write_bit
aom_wb_write_literal
aom_wb_write_unsigned_literal
av1_add_film_grain
av1_resize_frame420
